NG电子游戏

为什么基站吸盘未吸附地面???????

指导视频:

一:为什么基站的吸盘未吸附地面???????

1.使用前,, ,,,,,请确认基站安排位置周围10cm规模内没有墙壁或其他家具障碍物,, ,,,,,确保把手可以自然着落至最低点,, ,,,,,若由于障碍物导致把手未完全落下,, ,,,,,将导致吸盘吸附力减小。。。。。。。

2.若是在使用窗宝时,, ,,,,,安排基站的地面不平或有误差,, ,,,,,会导致吸盘无法吸附地面,, ,,,,,这是正常情形,, ,,,,,基站自配重为5.2KG,, ,,,,,可以有用避免窗宝掉落,, ,,,,,可以定心使用。。。。。。。


二:安排在无缝地面仍无法吸附,, ,,,,,怎么办???????

  • 请检查基站的安排方法:

1、地面不平整

image.png

2、瓷砖地面

(√)将基站吸盘安排在瓷砖的中心

image.png

(X)基站吸盘安排在两块瓷砖拼接的误差位置

image.png

2、细长地板地面

(√)将基站吸盘顺着地板偏向安排(地板宽度>135mm可以顺着地板吸。。。。。。。,, ,,,,,阻止跨越两块拼接误差

image.png

(X)基站吸盘跨越安排在两块地板拼接的误差位置

image.png



是否解决了您的问题???????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系NG电子游戏

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
NG电子游戏微博
【网站地图】