NG电子游戏

清洁槽内污水无法接纳/污水箱没水,,,,,,,报污水箱满,,,,,,,如那里置????????

请先确认基站上的指示灯是否闪灼,,,,,,,闪灼需要断开基站电源,,,,,,,重新接通后,,,,,,,再举行扫除。。。。。。 。

一:洗拖布和自清洁历程中,,,,,,,清洁槽内无法抽水

1. 掀开基站面板,,,,,,,取出污水箱翻开水箱上盖,,,,,,,确认水箱上盖密封圈装配到位,,,,,,,静止10秒左右后再盖上。。。。。。 。

2. 稍用力向下按压基站内污水箱密封塞,,,,,,,放回污水箱并向下按压后

3. 长按基站面板按键约3秒左右“启动/暂停键”视察污水能否接纳

4. 若污水无法接纳,,,,,,,取出机械,,,,,,,检查基站内清洁槽,,,,,,,吸水口是否有异物梗塞,,,,,,,若有可拆卸并整理

5. 若清洁槽内无水,,,,,,,仍报警,,,,,,,请检查水位感应片是否有脏污,,,,,,,可使用纸巾擦拭清洁清洁槽两侧溢水位感应片,,,,,,,后再视察。。。。。。 。


是否解决了您的问题????????
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】