NG电子游戏

机械人充不进电/无法充电如那里置??????

一:机械人充不进电/无法充电

1. 检查电源插座是否通电,, , ,,替换电源插座测试,, , ,,并确认基站背面的电源线接口已装置到位。。 。 。。。 。

2. 取下主机面盖,, , ,,确认电源开关已推至“丨”处开机。。 。 。。。 。

3. 确认地宝是否能正常浚浚浚浚浚开机

    ①若可以开机:请将机械人安排基站正前方,, , ,,长按主机“Auto”键3秒,, , ,,让机械自主返回基站充电,, , ,,对接乐成后,, , ,,主机Auto按键灯蓝色呼吸,长充4-5小时再使用视察

    ②若无法开机:请将机械人尾部推至基站,, , ,,清洁槽内(可左右晃动下)对接乐成后语音播铺最先充电,, , ,,主机Auto按键灯蓝色呼吸,长充4-5小时再使用视察

4. 核实事情中地宝是否泛起红灯闪灼情形,, , ,,若是凭证语音提醒扫除故障。。 。 。。。 。

5. 检查基站清洁槽内,, , ,,充电电极片是否脏污或黑点,, , ,,请擦拭后,, , ,,重新充电实验,, , ,,若无效,, , ,,请联系NG电子游戏售后处置惩罚。。 。 。。。 。

视频指导:



是否解决了您的问题??????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系NG电子游戏

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
NG电子游戏微博
【网站地图】