NG电子游戏

地宝返回基站时;;;;; ;;;为何没有启动集尘 ?????

一:地宝返回基站时;;;;; ;;;为何没有启动集尘 ?????

1.请检查基站已毗连电源并能正常事情

2.请检查基站的电源线是否已准确插入插座,并且地宝与基站处于毗连状态;

3.户在app中确认自动集尘功效已翻开;;;;; ;;;您可以翻开app进入机械人操控>点击“下拉按键”向上滑动>翻开自动集尘

4.执行自动集尘事情时,基站的集尘仓需装置到位;请检查基站的集尘仓是否装置到位;;;;; ;;;请取下集尘仓重新装置。。。 。。。

5.请检查一次性尘袋已准确装置;

6.请检查APP是否设置了勿扰模式,, ,, ,,勿扰模式下自动集尘不启动;

7.若手动将地宝搬回基站,自动集尘不启动,只有地宝自动返回基站,才会触发自动集尘;

8.基站充电极片处透窗脏污,可能无法传送信号,请用干纸巾清洁后再实验;;;;; ;;;

是否解决了您的问题 ?????
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】