NG电子游戏

配网失败/无法毗连/app无法上网/无法加入网络,,,,,,如那里置?????

一:配网失败/无法毗连/app无法上网

1. 检查软件下载和手机设置

①扫描机身二维码下载最新版本App,确保手机设置中开启APP的定位权限(包括GPS\GPRS权限)

注:IOS 14.1及以上版本,,,,,,请翻开手机设置-ECOVACSHOME-外地网络权限翻开,,,,,,再次点击位置-确认“准确位置”开启

②暂时关闭手机4G/5G移动数据效劳,确保手机毗连抵家里的Wi-Fi网络,并翻开手机其它应用软件或浏览器检查是否可正常上网。。。 。。

③若手机中装置了杀毒、爬墙软件,请先关闭。。。 。。


2. 检查路由器的设置

①Wi-Fi名称和密码建议设置为英文或数字,阻止特殊符号和汉字。。。 。。

②若家中使用的是双频路由器需注重以上下两点:

a.如路由器已设置为"双频优选”或者"双频合一"(只有一个wifi信号)可直接举行配网

b.如路由器设置为发出两个Wi-Fi信号,请在手机无线网列表中暂时忽略5G频段的Wi-Fi信号

③配网中及配网完成后,路由器设置不可以隐藏Wi-Fi信号。。。 。。


3. 配网中的注重点

①凭证App提醒,逐步完成配网

注:在输入Wi-Fi密码时确保和家庭WiFi密码一致,若有字母注重巨细阻止泛起空格等

②若使用其他方法配网,请注重以下提醒:

提醒1:"毗连机械人"Wi-Fi"办法中,部分安卓手机毗连上 "ECOVACS-XXXX"Wi-Fi后手机屏幕弹出"检查到WLAN无法上网"对话框,凭证差别手机提醒为以下几种情形,确保手机坚持和地宝的无线毗连:

a.是否切换其他网络需选择"不切换"

b.是否允许切换其他更好的网络需选择"不允许"

c.是否继续使用该网络需选择"使用"

提醒2:"返回APP界面期待配网效果"时,当听到语音提醒"地宝与手机已毗连"检查目今手机毗连的网络是否为家庭Wi-Fi,若是不是,须手动在无线局域网列表中切换网络,切换后连忙返回 APP期待配网效果 。。。 。。

注:机械人配网现在不支持VPN或者署理效劳器,不支持通过网页鉴权和认证的网络

③若在配网中泛起“ECOVACS_XXXX”无法加入网络,,,,,,请将机械人关机重启,,,,,,期待2-3分钟后再次最先,,,,,,实验重新配网


4. 若以上要领操作无效,您可以实验使用热门配网

①准备好两部手机,,,,,,其中一部手已准确下载最新版app并开启定位权限,,,,,,另一部手机开启移动数据作共享热门,,,,,,作为配网使用的家庭Wi-Fi,,,,,,凭证APP提醒,逐步完成配网即可; 

②若是热门可以配网乐成,,,,,,翻开App-设置-地宝信息-Wi-Fi治理-“+”可手动添加无线网络。。。 。。


是否解决了您的问题?????
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】