NG电子游戏

视频管家无法翻开或没有画面,,,,,远程??? ??匮映偃缒抢镏??? ??

一:视频管家远程??? ??厥毖映

1. 凭证家庭网络笼罩状态,,,,,视频画面与现实运动会些许延迟; ;;; ;;;;

2. 机械人可能运动到wifi信号弱的位置,,,,,在wifi信号强的位置会恢复正常; ;;; ;;;;

3. 注重最新固件更新,,,,,实时通过ECOVACS HOME APP升级主机,,,,,以获得最佳效果。。。。。。。。


二:视频管家无法翻开或没有画面

1. 检测机械人WIFI毗连状态,,,,,主机需在WIFI信号优异的区域才华正??? ??羰悠倒芗; ;;; ;;;;

2. 由于家庭网络在差别时段会有差别延迟(用网装备多时延迟大,,,,,装备少时延迟。。。。。。。。可能需要较长时间加载画面,,,,,若实验多次都无法加载,,,,,建议实验重新开关主机电源(取下盖板下方红色电源开关)再实验毗连; ;;; ;;;;

3. 注重最新固件更新,,,,,实时通过ECOVACS HOME APP升级主机,,,,,以获得最佳效果。。。。。。。。


是否解决了您的问题??? ??
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】