NG电子游戏

沁宝ATMOBOT Pro机械事情有异音/噪音大

1、视察LDS是否在转动,,,,,,,若是,,,,,,,则为正常情形,,,,,,,是LDS在事情中发出的声音。。。。。 

2、将沁宝侧躺放下,,,,,,,转动底部万向轮检查是否顺畅并整理。。。。。 

3、关机后滑动驱动轮,,,,,,,检查其能否转动、回弹,,,,,,,并整理清洁。。。。。 注重:整理时切勿压到LDS激光扫描组件。。。。。

是否解决了您的问题? ????
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】