NG电子游戏

VOC/PM2.5/甲醛数值显示异常如那里置????? ???

一:PM2.5,HCHO和VOC数值显示

image.png


1. 检测仪检测数值与沁宝显示纷歧致

  • 因检测仪或沁宝周围有滋扰气体保存, ,,,,,, ,传感器对气体检测时在特定情形下会保存临界区间状态(优/良, ,,,,,, ,良/中, ,,,,,, ,中/差)会有相邻的检测差别, ,,,,,, ,属于正常征象, ,,,,,, ,请定心使用。。。。。。。。在启动沁宝净化时, ,,,,,, ,一连一段时间后, ,,,,,, ,空气充分净化, ,,,,,, ,误差会响应减小。。。。。。。。


2. VOC显示异常

  • 沁宝处于净化状态时, ,,,,,, ,如区间内爆发气体, ,,,,,, ,会有可能导致VOC不降反升问题, ,,,,,, ,待沁宝一连对空净净化一段时间将空间净化清洁即可

  • 喷洒酒精、香水、防虫喷雾剂等会导致VOC不降反升, ,,,,,, ,待沁宝一连对空净净化一段时间将空间净化清洁即可

  • 下雨天, ,,,,,, ,湿度过大, ,,,,,, ,会加速污染源的污染气体的释放, ,,,,,, ,空气质量会变差, ,,,,,, ,另外高湿度情形对VOC传感器会有一定的检测影响

  • 长时间voc传感器数值显示空气质量较量差, ,,,,,, ,建议用户开窗透风, ,,,,,, ,加速室内污染气体扩散(应对开机后大风量净化, ,,,,,, ,voc长时间无法降低的情形)


3. 长时间净化后VOC一直显示橙色或者红色, ,,,,,, ,不下降

请确认:

  • 机械人是否在新装修, ,,,,,, ,购置新家具, ,,,,,, ,空气不流通的情形中事情;;; ;;

  • 机械人是否在地板上刚打完蜡或酒精拖地, ,,,,,, ,室内是否使用香薰, ,,,,,, ,空气清洁剂等;;; ;;

  • 空气湿度大的情形中, ,,,,,, ,如阴雨天/海边等, ,,,,,, ,会加速污染气体的释放, ,,,,,, ,会导致VOC浓度增添, ,,,,,, ,显示橙色或者红色

  •  传感器需要预热, ,,,,,, ,预热时间段内传感器的示数会异常

沁宝若以上情形中事情, ,,,,,, ,会凭证气态污染物挥发浓度来显示voc橙或者红, ,,,,,, ,需要较长时间净化, ,,,,,, ,才华抵达最佳的状态;;; ;;

若净化时间较长照旧没有转变, ,,,,,, ,可以把机械人安排空气流通的地方, ,,,,,, ,再次视察voc是否会转变, ,,,,,, ,若以旧未爆发转变, ,,,,,, ,请联系NG电子游戏售后


4. 长时间净化后PM2.5数值一直不下降

  • 沁宝净化化时间是否较短

  • 机械人是否在室内有熏香, ,,,,,, ,吸烟, ,,,,,, ,扫地等扬起的灰尘或者因开窗透风室外有雾霾的情形下事情, ,,,,,, ,若有请关闭窗户, ,,,,,, ,让机械人一连净化, ,,,,,, ,视察数值的转变

  • 净化点不宜设置在有加湿器, ,,,,,, ,梳妆台等物体周围, ,,,,,, ,选择房间空旷位置或者能发动室内空气循环位置可以使沁宝抵达最佳的净化效果。。。。。。。。


5. 空气检测仪PM2.5数值显示000

  • 说明家里的情形很是好, ,,,,,, ,传感由于检测不到颗粒物会有这样的体现, ,,,,,, ,无需担心产品的正常使用。。。。。。。。


6.PM2.5显示检测仪与沁宝纷歧致

  • 沁宝与检测仪在统一空间差别位置时, ,,,,,, ,颗粒物PM2.5 检测数据有差别(优/良, ,,,,,, ,良/中, ,,,,,, ,中/差, ,,,,,, ,不会越级), ,,,,,, ,传感器对气体检测时在特定情形下会保存临界区间状态, ,,,,,, ,待沁宝一连对空间净化一段时间后净化清洁即可。。。。。。。。



是否解决了您的问题????? ???
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】