NG电子游戏

沁宝A670地图丧失

1、净化点设置完成后是否有将沁宝底部开关关闭过,,,,,,,若有,,,,,,,在充电座位置未爆发转变的情形下可开机对接好充电座恢复地图。。。。。 。。 

2、请勿挪动充电座和沁宝,,,,,,,若是挪动了沁宝地图可能会丧失。。。。。 。。 

3、净化历程中,,,,,,,泛起净化蹊径偏移或净化点丧失的情形,,,,,,,将机械搬回充电座举行实验恢复净化点。。。。。 。。

是否解决了您的问题??????
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】